LIBRARY AdbWinApi.dll
EXPORTS
AdbEnumInterfaces
AdbNextInterface
AdbCreateInterfaceByName
AdbOpenDefaultBulkReadEndpoint
AdbOpenDefaultBulkWriteEndpoint
AdbCloseHandle
AdbGetInterfaceName
AdbWriteEndpointSync
AdbReadEndpointSync
AdbGetSerialNumber
AdbGetUsbInterfaceDescriptor
AdbGetUsbDeviceDescriptor
AdbGetEndpointInformation
